%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Mirschel_etal2016} Mirschel, W., Barkusky, D., Hufnagel, J., Kersebaum, K. C., Nendel, C., Laacke, L., et al. (2016). Coherent multi-variable field data set of an intensive cropping system for agro-ecosystem modelling from M{\"u}ncheberg, Germany. \textit{Open Data J. Agric. Res.}, \textit{2}(1), 1--10.

\end{thebibliography}

\end{document}

