%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{5}

\bibitem{Conradt_etal2013} Conradt, T., Koch, H., Hattermann, F. F., Wechsung, F., Hartje, V., Kaden, S., et al. (2013). Validierung von Lokalkorrekturen der Verdunstung bei den Simulationen des Wasserabflusses. In F. Wechsung, V. Hartje, S. Kaden, M. Venohr, B. Hansj{\"u}rgens, \& P. Gr{\"a}fe (Eds.), (pp. 211--231). Die Elbe im globalen Wandel. Berlin: Wei{\ss}ensee Verl.

\end{thebibliography}

\end{document}

